F1Jus sveikina Ubuntu!Tai Ubuntu 20.04 Live CD įdiegimo sistema.
Sukurta 20210824.3.

ŽINYNO RODYKLĖ

RAKTAS TEMA

<F1F1>   Šis puslapis, žinyno rodyklė.
<F2F2>   Reikalavimai Ubuntu naudojimui.
<F3F3>   Išskirtinių šios sistemos naudojimo būdų įkrovos metodai
<F4F4>   Papildomi paleidimo metodai; sugadintos sistemos atstatymas.
<F5F5>   Specialūs paleidimo parametrai, apžvalga.
<F6F6>   Specialūs paleidimo parametrai nestandartinėms sistemoms
<F7F7>   Specialūs paleidimo parametrai atrinktiems diskų valdikliams.
<F8F8>   Specialūs įkrovos parametrai pakopinio įkėlimo sistemai.
<F9F9>   Kaip gauti pagalbą (konsultacijas).
<F10F10>  Autorių teisės ir garantijos.

Nuo F2 iki F10 - daugiau informacijos. ESC - išeiti.F2BŪTINOS SĄLYGOS UBUNTU DIEGIMUIJūs turite turėti mažiausiai 384 megabaitus operatyviosios atminties (RAM)
norėdami naudotis Live CD sistema.

Live CD nereikia jūsų kietojo disko vietos. Tačiau, Linux swap skirsniai,
jei yra, bus naudojami.

Žiūrėkite DUK norėdami gauti daugiau informacijos; šis dokumentas yra Ubuntu
interneto puslapyje http://www.ubuntu.com/

Dėkojame pasirinkus Ubuntu Linux!

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F3PALEIDIMO BŪDAIGalimi paleidimo būdai:

Išbandykite Ubuntu be jokių pakeitimų kompiuteryje
  Paleisti live CD sistemą. Jei norėsite, vėliau galėsite įdiegti sistemą į
  kompiuterį, panaudodami "Įdiegti" ikoną esančią darbastalyje.
Įdiegti Ubuntu
  Pradėti įdiegimą.
Tikrinti atmintį
  Vykdyti atminties testą.

(„Ubuntu“ gali būti pakeistas kitos susijusios sistemos pavadinimu. Šie
pagalbos puslapiai yra bendri.)

Norėdami panaudoti vieną iš šių įkrovos būdų, pasirinkite jį iš menių,
naudodami klaviatūros klavišus. Norėdami pasirinkti alternatyvų paleidimo ir
įdiegimo būdą paspauskite F4. Norint redaguoti įkrovos nustatymus
paspauskite F6. Dar kart paspaudus F6 galėsite pasirinkti dažniausiai
naudojamus įkrovos parametrus.

Išskyrus patyrusio vartotojo režimą (expert mode) nekritiniai branduolio
pranešimai nerodomi.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F4SUGADINTOS SISTEMOS ATSTATYMASŠiame diske nėra specialiai tam skirto atstatymo režimo. Nepaisant to,
diskas suteikia pilną naudotojo aplinką, tu gali naudoti komandinės eilutės
ir/ar įrankius su grafine vartotojo sąsaja skirtus atstatyti sugedusią
sistemą. Taipogi gali naudoti naršyklę pagalbos paieškai. Internete visada
gali rasti dėmesio vertą patarimą, praktiškai bet kokiai problemai spręsti.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F5SPECIALŪS ĮKROVOS PARAMETRAI - PERŽIŪRAKai kuriose sistemose jums gali tekti nurodyti parametrą paspaudus F6, kad
įkrautumėte sistemą. Pavyzdžiui, jei Linux nepavyko automatiškai nustatyti
kompiuterio įrangos Jums gali tekti tiksliai nurodyti įrangos tipą ar vietą

Platesnė informacija apie tai kokius įkrovos parametrus galima naudoti, yra
pasiekiama paspaudus:

<F6F6>   įkrovos parametrai specialiems įrenginiams
<F7F7>   krovimo parametrai įvairiems diskų valdikliams
<F8F8>   pakopinio įkrovimo sistemai suprantami įkrovos parametrai

Įkrovos sistema daugelį branduolio modulių įkelia dinamiškai ir šiems
moduliams neįmanoma perduoti parametrų komandinėje eilutėje

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F6SPECIALŪS PALEIDIMO PARAMETRAI - SKIRTINGAI ĮRANGAIPaspaudę F6 jūs galėsite naudoti šiuos pametrus  derindami su įkrovos būdu
(žiūrėkite <F3F3>). Jei naudojate šešioliktainius skaičius, privalote
naudoti 0x priešdėlį (pvz., 0x300).

APARATINĖ ĮRANGA                       PARINKTIS KURIĄ NURODYTI

IBM PS/1 arba ValuePoint (IDE diskas)  hd=cilindrai,galvutės,sektoriai
Kai kurie IBM ThinkPad kompiuteriai    floppy.floppy=thinkpad
Apsaugoti I/O (įvesties-išvesties) prievadų regionus
                                       rezervas=iobazė,išplėstas[,...]
Nešiojami kompiuteriai su ekrano problemomis
                                       vga=771
Priverstinai naudoti pagrindinę IDE tvarkyklę
                                       all_generic_ide=1

Galimi (laikini) sprendimai esant strigčiai arba aparatinės įrangos
gedimams:

išjungti klaidingą „APIC interrupt routing“
                                       noapic nolapic
(dalinai) išjungti ACPI                acpi=noirq arba acpi=off
išjungti USB                           nousb
kaupti pertrauktis („pool for interrupts“)
                                       irqpoll

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F7SPECIALŪS ĮKROVOS PARAMETRAI - ĮVAIRŪS DISKAIPaspaudę F6 jūs galėsite naudoti šiuos pametrus  derindami su įkrovos būdu
(žiūrėkite <F3F3>).

APARATINĖ ĮRANGA             PARINKTIS KURIĄ NURODYTI

Adaptec 151x, 152x           aha152x.aha152x=iobase[,irq[,scsi-id[,reconnect]]]
Adaptec 1542                 aha1542.aha1542=iobase[,buson,busoff[,dmaspeed]]
Adaptec 274x, 284x           aic7xxx.aic7xxx=no_reset (įjungta jei ne nulis)
BusLogic SCSI Hosts          BusLogic.BusLogic=iobase
Kai kurie Dell įrenginiai    aic7xxx.aic7xxx=no_probe

Šis sąrašas nepilnas. Peržiūrėk branduolio "kernel-parameters.txt"
detalesnei informacijai.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F8SPECIALŪS ĮKROVOS PARAMETRAI - DIEGIMO SISTEMAPaspaudę F6 jūs galėsite naudoti šiuos pametrus  derindami su įkrovos būdu
(žiūrėkite <F3F3>). Šie parametrai kontroliuoja kaip veikia įkrovos
sistema

REZULTATAS                              PARAMETRAS

Išjungti ACPI PCI žemėlapiams (paranku kai kuriems HP serveriams ir
kompiuteriams sukurtiems Via mikroschemų pagrindu)
                                        pci=noacpi
Naudoti Brailio terminalą               brltty=tvarkyklė,įrenginys,texttable

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F9PAGALBOS GAVIMASJei Jums nepavyko paleisti Ubuntu nepulkite į neviltį! Ubuntu komanda yra
pasiruošusi jums padėti! Mums būtų ypač įdomu išgirsti apie paleidimo
problemas, nes jos dažniausiai atsitinka ne vienam žmogui. Mes galbūt jau
žinome apie jūsų problemą ir galime pasiūlyti greitą jos sprendimo būdą,
arba norėtumėm sužinoti apie ją daugiau ir bandyti išspręsti ją kartu, tam,
kad kiti vartotojai susidūrę su ja galėtu pasinaudoti jūsų patirtimi jos
sprendime!

Žiūrėkite DUK norėdami gauti daugiau informacijos; šis dokumentas yra Ubuntu
interneto puslapyje http://www.ubuntu.com/

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.F10AUTORINĖS TEISĖS IR GARANTIJOSUbuntu autoriaus teisės (C) 2004-2010 Canonical Ltd., taip pat įtraukia
daugelio kitų pirminių autorių ir talkininkų darbus.

Ubuntu sistema yra laisvai platinama. Po paleidimo, tikslios platinimo
sąlygos kiekvienam paketui yra surašytos atitinkamame aprašymo faile
/usr/share/doc/paketovardas/copyright.

Ubuntu tiekiamas BE JOKIOS GARANTIJOS, kiek tai leidžia galiojantys
įstatymai.

Ši sistema yra sukurta Debian pagrindu. Žiūrėkite http://www.debian.org/
jei norite daugiau informacijos apie Debian projektą.

F1 - žinyno rodyklė, ESC - išeiti iš žinyno.
